\[\operatorname{erfc}\lambda=\frac{e^{-\lambda^{2}}}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-%
\lambda^{2}{\tan}^{2}\left(\frac{1}{2}\theta\right)}\,\mathrm{d}\theta.\]