\[c_{7}=\begin{cases}0.00106\ldots,&0<t<1,\\
0.00139\ldots,&-1<t<0\mbox{ or }1<t<2,\\
0.00321\ldots,&-2<t<-1\mbox{ or }2<t<3,\\
0.0158\ldots,&-3<t<-2\mbox{ or }3<t<4.\\
\end{cases}\]