\[A_{\nu}\left(\mathbf{T}\right)=\dfrac{1}{\Gamma_{m}\left(\nu+\frac{1}{2}(m+1)%
\right)}{{}_{0}F_{1}}\left({-\atop\nu+\frac{1}{2}(m+1)};-\mathbf{T}\right),\]